Valitse jos haluat, että Windows Scripting Host sulkee komentosarjat niiden toimittua määritetyn ajan sekunneissa.

Voit käyttää tätä vaihtoehtoa estääksesi komentosarjoja toimimasta liian kauan tai määrittämättömän ajan.


Määrittää, kuinka monta sekuntia komentosarjat saavat toimia.

Jos Pysäytä komentosarjat niiden toimittua määritetyn ajan sekunneissa -valintaruutua ei ole valittu, tämä muokkausruutu ei ole käytettävissä ja se näkyy himmennettynä.


 Valitse, jos haluat, että Windows Scripting Host näyttää Windows Scripting Host -versiotiedot joka kerran, kun suoritat komentosarjan.


 Valitse palauttaaksesi Windows Scripting Host -asetukset oletusarvoihinsa.


 Valitse, jos haluat että Windows Scripting Host sulkee valitun komentosarjan sen toimittua määritetyn ajan sekunneissa.

Voit käyttää tätä vaihtoehtoa estääksesi komentosarjaa toimimasta liian kauan tai määrittämättömän ajan.


Määrittää, kuinka monta sekuntia komentosarja saa toimia.

Jos Pysäytä komentosarja sen toimittua määritetyn ajan sekunneissa -valintaruutua ei ole valittu, tämä muokkausruutu ei ole käytettävissä ja se näkyy himmennettynä.


Valitse,  jos haluat, että Windows Scripting Host näyttää Windows Scripting Host -versiotiedot joka kerran, kun suoritat valitun komentosarjan.


Valitse palauttaaksesi Windows Scripting Host -asetukset oletusarvoihinsa.


 Näyttääksesi tämän ohjetiedoston tiedot

1	Napsauta tässä  [image]  suorittaaksesi Windows Scripting Host -sovelluksen.

2	Saat Ohjeen napsauttamalla [image] valintaikkunan yläosassa ja napsauttamalla sitten kohdetta.

Huomautus

Voit myös käynnistää Windows Scripting Host -sovelluksen valitsemalla Käynnistä-valikosta Suorita, kirjoittamalla WScript.exe ja painamalla ENTER-näppäintä tai napsauttamalla komentosarjan pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja napsauttamalla sitten Ominaisuudet.